\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. janv. 16 17:48:48 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={zfsrc},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichier de configuration pour zfs-fuse},
CreationDate={D:20150116174848},
ModDate={D:20150116174848},
Keywords={FileSystems;raid;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge zfsrc }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichier de configuration pour zfs-fuse}
 
\vspace{10mm}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} vdev-cache-size]{Ajuste la taille du cache vdev. défaut 10.}
\item[\hspace{1mm} max-arc-size]{Force la taille maximum ARC ( en mégaoctets). (de 16 à 16384)}
\item[\hspace{1mm} zfs-prefetch-disable]{Désactive le cache prefetch de haut niveau dans zfs. peut consommer jusqu'à 150Mo de ram, voir plus.}
\item[\hspace{1mm} disable-block-cache]{Active les opération disque direct E/S. Désactive complètement les caches de lecture et d'écriture dans le cache de block du kernel.}
\item[\hspace{1mm} disable-page-cache]{Désactive le cache de page pour les fichiers résidant dans les systèmes de fichiers ZFS. Non recommandés, ralentis les opération.}
\item[\hspace{1mm} enable-xattr]{Active le support pour les attributs étendus. Généralement non recommandé parce que cela impacte significativement les performances.}
\item[\hspace{1mm} fuse-attr-timeout]{Définis le timeout pour le cache des attributs FUSE dans le kernel ( défaut: 0.0 ). Des valeurs supérieurs boost les performances de 40\%}
\item[\hspace{1mm} fuse-entry-timeout]{Définis le timeout pour le cache d'attributs FUSE dans le kernel ( défaut: 0.0 ). Des valeurs supérieurs boost les performances de 10000\%, mais crées de problèmes de sécurité dans la vérification des permissions de fichier.}
\item[\hspace{1mm} fuse-mount-options]{Définis les options de montage FUSE pour tous les systèmes de fichiers.}
\item[\hspace{1mm} stack-size]{Limite la taille de pile des threads en Kb. Défaut: pas de limite (8Mo pour Linux)}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
