\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. janv. 16 17:48:35 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={zdb},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Debugger ZFS},
CreationDate={D:20150116174835},
ModDate={D:20150116174835},
Keywords={FileSystems;raid;storages}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge zdb }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Debugger ZFS}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  Cette commande est utilisée pour diagnostiquer les erreurs et autres statistiques. Vu que ZFS est toujours consistant su le disque et s'auto-répare, zdb devrait seulement être lancé sous la direction d'un ingénieur. Sans argument, zdb effectue une vérification de consistance dans le pool et les datasets associés, et reporte tout problème détecté. Les options sont interne à Sun et sont sujets à changement.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Codes de sortie }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0]{Le pool est consistant}
\item[\hspace{1mm} 1]{Une erreur a été détectée}
\item[\hspace{1mm} 2]{Options de ligne de commande invalides.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge attributs }
 
\
 
\hspace{1mm} attribute type\_\_\_\_\_\_\_-\_attribute value
 
{\ttfamily
Availability\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_SUNWzfsu\\ Interface Stability \_-\_\_\_\_Unstable\\
}
\vspace{8mm}
\end{flushleft}
\end{document}
