\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. janv. 23 21:20:34 CET 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={xnest},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={xnest est à la fois un client et un serveur X. xnest est un client d'un vrai serveur X qui gère les requêtes de fenêtres et graphiques à la volée. xnest est un serveur de ses propre clients.},
CreationDate={D:20140123212034},
ModDate={D:20140123212034},
Keywords={X;X Window System}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge xnest }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large xnest est à la fois un client et un serveur X. xnest est un client d'un vrai serveur X qui gère les requêtes de fenêtres et graphiques à la volée. xnest est un serveur de ses propre clients.}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -display display]{Nom du serveur X à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -sync]{Synchronise ses fenêtre et graphique avec le vrai serveur. Utile pour débugger.}
\item[\hspace{1mm} -full]{Utilise la régénération complète des objets du vrai serveur et ré-ouvre une nouvelle connexion chaque fois que le serveur imbriqué est régénéré.}
\item[\hspace{1mm} -class string]{Classe visuelle du serveur imbriqué. similaire à -cc du jeu d'options standard excepté qu'il accepte une chaîne au lieu d'un numéro. (\textbf{StaticGray, GrayScale, StaticColor, PseudoColor, TrueColor, ou DirectColor}).}
\item[\hspace{1mm} -depth int]{Profondeur visuelle du serveur imbriqué. Doit être supporté par le vrai serveur.}
\item[\hspace{1mm} -sss]{Utilise l'écran de veille logiciel. par défaut xnest utilise l'écran de veille qui correspond au hardware du vrai serveur.}
\item[\hspace{1mm} -geometry WxH+X+Y]{Spécifie les paramètres de géométrie de la fenêtre top-level de xnest.}
\item[\hspace{1mm} -bw int]{Largeur de la fenêtre top-level de xnest}
\item[\hspace{1mm} -name string]{Nom de la fenêtre top-level de xnest}
\item[\hspace{1mm} -scrns int]{Nombre d'écrans à créer dans le serveur xnest. Pour chaque écran, xnest créé une fenêtre top-level séparée. Chaque écran est référencé par le numéro avec le \textbf{'.'} dans le nom d'affichage (ex: \textbf{xterm -display :1.1} ouvre xterm dans xnest avec l'affichage numéro :1 et sur le second écran)}
\item[\hspace{1mm} -install]{xnest effectue sa propore installation de mappage de couleur en bypassant le vrai gestionnaire de fenêtre.}
\item[\hspace{1mm} -parent window\_id]{Dit à xnest d'utiliser windows\_id comme fenêtre root au lieu de créer une fenêtre.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
