\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. janv. 22 22:11:52 CET 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={xmark},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Sommarise les résultats x11perf},
CreationDate={D:20140122221152},
ModDate={D:20140122221152},
Keywords={X;X Window System}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge xmark }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Sommarise les résultats x11perf}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Script shell qui lit le fichier indiqué et affiche le résultat. Il écrit 3 nombres:
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  un poid de performance pour les résultat x11perf
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  un point de performance pour un standard SparcStation 1
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  Le Xmark, qui est un ratio des 2 nombres précédent.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Le fichier de données doit être produit de cette manière \\
\hspace{1mm} \textbf{x11perf -display display -v1.3 -rop GXcopy GXxor -all > datafile} \\
\hspace{1mm} Il est possible de lancer les tests GXcopy et GXxor séparémment, tant qu'il sont concaténés sur la même sortie \\
\hspace{1mm} \textbf{x11perf -display display -v1.3 -rop GXcopy -all > datafile} \\
\hspace{1mm} \textbf{x11perf -display display -v1.3 -rop GXxor -all >> datafile} \\
\hspace{1mm} ou \\
\hspace{1mm} \textbf{x11perf -display display -v1.3 -rop GXxor -all > datafile} \\
\hspace{1mm} \textbf{x11perf -display display -v1.3 -rop GXcopy -all >> datafile} \\
\end{flushleft}
\end{document}
