\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. janv. 23 21:23:47 CET 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={xkill},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Xkill force le serveur X à fermer les connexions au clients.},
CreationDate={D:20140123212347},
ModDate={D:20140123212347},
Keywords={X;X Window System}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge xkill }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Xkill force le serveur X à fermer les connexions au clients.}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -display display]{Nom du serveur X à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -id id]{Spécifie la fenêtre cible}
\item[\hspace{1mm} -button number]{Spécifie le numéro de bouton de pointeur à utiliser pour sélectionner une fenêtre à tuer, ou 'any'.}
\item[\hspace{1mm} -all]{Termine tous les clients avec des fenêtre top-level sur l'écran}
\item[\hspace{1mm} -frame]{Ignore les conventions standard pour trouver les fenêtre top-level}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
