\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. janv. 19 14:14:28 CET 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={xbacklight},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Ajuste la luminosité en utilisant l'extension RandR},
CreationDate={D:20140119141428},
ModDate={D:20140119141428},
Keywords={X;X Window System}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge xbacklight }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Ajuste la luminosité en utilisant l'extension RandR}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -get]{Affiche la luminosité courante de chaque sortie}
\item[\hspace{1mm} -set percent]{Définis la luminosité au niveau spécifié}
\item[\hspace{1mm} -inc percent]{Augmente la luminosité par la quantité spécifiée}
\item[\hspace{1mm} -dec percent]{Diminue la luminosité par la quantité spécifiée}
\item[\hspace{1mm} -time milliseconds]{durée de la transition entre la luminosité courante et la nouvelle valeur (défaut: 200)}
\item[\hspace{1mm} -steps number]{Nombre de pas durant la transition (défaut: 20)}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
