\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. mai 7 11:31:46 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={wdctl},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affiche le status du watchdog hardware},
CreationDate={D:20160507113146},
ModDate={D:20160507113146},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge wdctl }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affiche le status du watchdog hardware}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le périphérique par défaut est /dev/watchdog. Si plus d'un périphérique est spécifié alors la sortie est séparée par une ligne blanche
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -f, --flags list]{Affiche seulement les flags spécifiés}
\item[\hspace{1mm} -F, --noflags]{N'affiche pas les informations sur les flags}
\item[\hspace{1mm} -I, --noident]{N'affiche les informations d'identité watchdog}
\item[\hspace{1mm} -n, --noheadings]{N'affiche pas une ligne d'en-tête pour la table de flags.}
\item[\hspace{1mm} -o, --output list]{Définis les colonnes à afficher}
\item[\hspace{1mm} -O, --oneline]{affiche toutes les informations sur une seule ligne au format clé="valeur"}
\item[\hspace{1mm} -r, --raw]{Utilise le format brute}
\item[\hspace{1mm} -s, -settimeout seconds]{Définis le timeout watchdog en secondes}
\item[\hspace{1mm} -T, --notimeouts]{N'affiche pas les timeouts watchdog}
\item[\hspace{1mm} -x, --flags-only]{Idem à -I -T}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
