\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. févr. 12 19:37:09 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={wd\_keepalive},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service watchdog logiciel simplifié},
CreationDate={D:20150212193709},
ModDate={D:20150212193709},
Keywords={GNU;GNU/Linux;configuration}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge wd\_keepalive }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service watchdog logiciel simplifié}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  Version simplifié de watchdog. Il est configuré pour qu'il ouvre simplement /dev/watchdog, et continue d'écrire dedans suffisamment souvent pour que le système ne redémarre pas. Sous de hautes charges, ce service peut être swappé et échouer à revenir à temps, s'assurer pour cela que la variable realtime est définie.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c config-file, --config-file config-file]{Fichier de configuration}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
