\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. févr. 12 19:36:48 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={wd\_identify},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service watchdog logiciel simplifié},
CreationDate={D:20150212193648},
ModDate={D:20150212193648},
Keywords={GNU;GNU/Linux;configuration}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge wd\_identify }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service watchdog logiciel simplifié}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Description }
 
\
 
\hspace{1mm}  Cet utilitaire ouvre /dev/watchdog et récupère la chaîne identifiant du watchdog qui est affiché. Le périphérique est ensuite fermé. Cet utilitaire peut seulement être utilisé sans causer de reboot si le kernel est compilé avec CONFIG\_WATCHDOG\_NOWAYOUT.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c config-file, --config-file config-file]{Fichier de configuration}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
