\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 10:55:59 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={vgrename},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Renommer un volume group},
CreationDate={D:20160523105559},
ModDate={D:20160523105559},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge vgrename }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Renommer un volume group}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  vgrename renomme un volume group existant. Tous les volumes group visible au système doivent avoir un nom différent. Sinom de nombreuses commandes LVM2 vont refuser de fonctionner.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -A|--autobackup \{y|n\}]{Backup automatiquement les métadonnées après un changement}
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} -t|--test]{Lance en mode test}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Renomme le volume group vg02 en my\_volume\_group: \\
\hspace{1mm} \textbf{vgrename /dev/vg02 /dev/my\_volume\_group} \\
\hspace{1mm} ou \\
\hspace{1mm} \textbf{vgrename vg02 my\_volume\_group} \\
\hspace{1mm} Changer le nom du volume group avec un uuid en VolGroup00\_tmp \\
\hspace{1mm} \textbf{vgrename Zvlifi-Ep3t-e0Ng-U42h-o0ye-KHu1-nl7Ns4 VolGroup00\_tmp} \\
\end{flushleft}
\end{document}
