\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 10:00:57 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={vgmerge},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={fusionne 2 volumes groupes},
CreationDate={D:20160523100057},
ModDate={D:20160523100057},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge vgmerge }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large fusionne 2 volumes groupes}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le second volume group spécifié inactif sera fusionné dans le premier si la taille d'extent physique sont identiques et que les sommaires de volume physique et logique des 2 volumes groupe rentrent dans les limites.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -l, --list]{Affiche le volume fusionné comme vgdisplay -v}
\item[\hspace{1mm} -t, --test]{Fait un test sans effecter de changement}
\item[\hspace{1mm} -A|--autobackup \{y|n\}]{Backup automatiquement les métadonnées après un changement}
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails.è}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} fusionne le volume inactif 'my\_vg' dans le volume group 'database': \\
\hspace{1mm} \textbf{vgmerge -v databases my\_vg} \\
\end{flushleft}
\end{document}
