\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 11:51:37 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={vgcfgrestore},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Restaure l'aire de descripteur de volume group},
CreationDate={D:20160523115137},
ModDate={D:20160523115137},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge vgcfgrestore }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Restaure l'aire de descripteur de volume group}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  vgcfgrestore permet de restaurer les métadonnées du volumes group depuis un fichier de sauvegarde produit par vgcfgbackup. Si aucun backup n'est spécifié, le plus récent est utilisé. Utiliser --list pour lister les sauvegardes disponible et les fichiers archives
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -l, --list]{Liste les fichiers de sauvegarde et archive pertinent pour le VG spécifié.}
\item[\hspace{1mm} -f, --file filename]{Nom d'un fichier de sauvegarde, généralement créé avec vgcfgbackup.}
\item[\hspace{1mm} --force]{Nécessaire pour restaurer les métadonnées avec les volumes thin. note: de nombreux changements ne peut pas être inversé dans les métadonnées thin, on peut perdre des données si la restoration ne matche par les métadonnées du pool thin précisemment.}
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} -M|--metadatatype 1|2]{Spécifie quel type de métadonnée utiliser}
\item[\hspace{1mm} -t|--test]{Lance en mode test}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Remplacer des volumes physiques }
 
\
 
\hspace{1mm}  vgdisplay --partial --verbose affiche les UUID et tailles de tout PV qui ne sont plus présents. Si un PV dans le VG est perdu et que l'on souhaite substituer un autre de même taille, utiliser vpcreate --restorefile filename --uuid uuid pour l'initialiser avec le même UUID que le PV manquant. Puis utiliser vgcfgrestore --file filename pour restaurer les métadonnées du VG.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
