\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. févr. 13 16:16:24 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={update-reader.conf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outil pour générer reader.conf},
CreationDate={D:20120213161624},
ModDate={D:20120213161624},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge update-reader.conf }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outil pour générer reader.conf}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Outil pour regénérer \textbf{/etc/reader.conf}. Il tente de générer le fichier de configuration depuis les fichiers inclus dans \textbf{/etc/reader.conf.d/}. l’ancienne version est backupée dans \textbf{/etc/reader.conf.old}
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} force]{Si le /etc/reader.conf ne contient pas de tag spécial sur la première ligne, il annule la régénération. Ce paramètre le force à continuer.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
