\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mars 15 19:03:25 CET 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={unattended-upgrade},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outil de mise à jour de sécurité automatique},
CreationDate={D:20100315190325},
ModDate={D:20100315190325},
Keywords={package manager;apt}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge unattended-upgrade }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outil de mise à jour de sécurité automatique}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Cet utilitaire installe automatiquement les mises à jour de sécurité. Il est lancé quotidiennement par un cron.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Il peut télécharger et installer les mises à jour de sécurité automatique, en n'installant que les paquets depuis les sources APT configurés. La sortie est loggé dans /var/log/unattended-upgrades.log Ce script est un utilitaire pour l'option APT::Periodic::Unattended-Upgrade et est conçu pour être lancé par cron via /etc/cron.daily/apt. Il ne possède qu'une seule option: \textbf{--dry-run} qui simule l'installation, mais ne fait rien d'autre.
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  La configuration est faite via apt, par défaut dans /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
