\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. déc. 14 13:41:57 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={udisksctl},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Outil de contrôle udisks},
CreationDate={D:20161214134157},
ModDate={D:20161214134157},
Keywords={FileSystems;storages;udisks}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge udisksctl }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Outil de contrôle udisks}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  udisksctl est un programme utilisé pour interragir avec udisksd
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Commandes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} status]{Affiche des information sur les disques et périphériques blocks}
\item[\hspace{1mm} info]{Affiche des information détaillées}
\item[\hspace{1mm} mount]{Monte un périphérique dans /media}
\item[\hspace{1mm} unmount]{Démonte un périphérique}
\item[\hspace{1mm} unlock]{Débloque un périphérique chiffré. La passphrase sera demandé et le périphérique déchiffré est affiché sur stdout}
\item[\hspace{1mm} lock]{Bloque un périphérique}
\item[\hspace{1mm} loop-setup]{Définis un périphérique loop}
\item[\hspace{1mm} loop-delete]{Supprime un périphérique loop}
\item[\hspace{1mm} power-off]{Arrange le disque pour être supprimé proprement}
\item[\hspace{1mm} smart-simulate]{Définis les données SMART depuis libatasmart donné par le fichier spécifié. Utilisé à des fins de debuggage}
\item[\hspace{1mm} monitor]{Monitore les évènements du service}
\item[\hspace{1mm} dump]{Affiche l'état courant du service}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Options communes }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --no-user-interaction]{Ne demande pas d'interaction utilisateur.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
