\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. mai 10 20:10:44 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={tuned-main.conf},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={fichier de configuration globale tuned},
CreationDate={D:20170510201044},
ModDate={D:20170510201044},
Keywords={tuned;Linux configuration}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge tuned-main.conf }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large fichier de configuration globale tuned}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} daemon=BOOL]{définis si tuned est utilisé comme service ou non.}
\item[\hspace{1mm} dynamic\_tuning=bool]{Définis si le tuning dynamique est activé}
\item[\hspace{1mm} sleep\_interval=INT]{délai entre chaque réveil de tuned et de vérification des évènements}
\item[\hspace{1mm} update\_interval=INT]{Délai de mise à jour dynamique}
\item[\hspace{1mm} recommend\_command=BOOL]{Contrôle si la fonctionnalité recommend est permise ou non}
\item[\hspace{1mm} reapply\_sysctl=BOOL]{Contrôle si les paramètres sysctl sont réappliqués depuis /etc/sysctl.conf et les autres emplacement de configuration de sysctl.}
\item[\hspace{1mm} default\_instance\_priority=INT]{Priorité de l'instance par défaut (défaut: 0)}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
