\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. juil. 12 05:54:26 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={tty},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affiche le nom du fichier du terminal connecté sur l'entrée standard},
CreationDate={D:20100712055426},
ModDate={D:20100712055426},
Keywords={coreutils;GNU}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge tty }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affiche le nom du fichier du terminal connecté sur l'entrée standard}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -s, --silent, --quiet]{N'affiche rien, retourne uniquement le code de sortie}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Codes de sortie }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0]{si l'entrée standard est un terminal}
\item[\hspace{1mm} 1]{si l'entrée standard n'est pas un terminal}
\item[\hspace{1mm} 2]{si l'argument donné est incorrect}
\item[\hspace{1mm} 3]{si une erreur d'écriture s'est produite}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
