\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 31 21:17:33 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={telinit},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Lié à init. Signal à init d'effectuer une action},
CreationDate={D:20100531211733},
ModDate={D:20100531211733},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge telinit }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Lié à init. Signal à init d'effectuer une action}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0,1,2,3,4,5,6]{dit à init de passer au runlevel spécifié}
\item[\hspace{1mm} a,b,c]{dit à init de traiter seulement les entrées de \textbf{/etc/inittab} ayant un runlevel a, b ou c.}
\item[\hspace{1mm} Q, q]{dit à init de relire /etc/inittab}
\item[\hspace{1mm} S, s]{dit à init de passer mode simple utilisateur}
\item[\hspace{1mm} U, u]{dit à init de se ré-exécuter lui même. Il ne ré-examine pas \textbf{/etc/inittab}. Le runlevel doit être un de \textbf{Ss0123456} sinon la requête est ignorée.}
\item[\hspace{1mm} -t]{telinit peut dire à init combien de temps il devrait attendre entre l'envoie de \textbf{SIGTERM} et de \textbf{SIGKILL}.(5 secondes par défaut)}
\item[\hspace{1mm} -e ]{dit à init de changer d'environnement pour les processus qu'il gère. L'argument soit sous la forme \textbf{VAR=VAL}, ou sous la forme \textbf{VAR}, qui supprime la variable \textbf{VAR}.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
