\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 11 21:44:53 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={stonithd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Options disponibles pour les ressources stonith},
CreationDate={D:20150211214453},
ModDate={D:20150211214453},
Keywords={clustering;cluster management}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge stonithd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Options disponibles pour les ressources stonith}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} stonith-timeout = time \texttt{[}60s\texttt{]}]{Délai d'attente pour que l'action stonith se termine par périphérique stonith}
\item[\hspace{1mm} priority = integer \texttt{[}0\texttt{]}]{La priorité de la ressource stonith. Les périphériques sont tentés dans l'ordre de priorité la plus haut à la plus faible.}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_host\_argument = string \texttt{[}port\texttt{]}]{Paramètre alternatif pour fournir le port.}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_host\_map = string \texttt{[}\texttt{]}]{Un mappage de noms d'hôtes vers des numéro de port pour les périphériques qui ne supportent pas les noms d'hôte (ex: node1:1,node2:2,3)}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_host\_list = string \texttt{[}\texttt{]}]{Une liste de machines contrôlées par ce périphérique}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_host\_check = string \texttt{[}dynamic-list\texttt{]}]{Comment déterminer quelle machine sont contrôlées par ce périphérique (dynamic-list, static-list, none)}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_reboot\_action = string \texttt{[}reboot\texttt{]}]{Commande alternative à lancer au lieu de reboot}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_reboot\_timeout = time \texttt{[}60s\texttt{]}]{Délai alternatif à utiliser pour les action de reboot au lieu de stonith-timeout.}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_reboot\_retries = integer \texttt{[}2\texttt{]}]{Nombre maximum de tentative de reboot dans la période timeout}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_off\_action = string \texttt{[}off\texttt{]}]{Commande alternative à lancer au lieu de off}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_off\_timeout = time \texttt{[}60s\texttt{]}]{délai alternatif pour les actions off}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_off\_retries = integer \texttt{[}2\texttt{]}]{Nombre de tentatives de la commande off dans la période timeout}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_list\_action = string \texttt{[}list\texttt{]}]{Commande alternative à lancer au lieu de 'list'}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_list\_timeout = time \texttt{[}60s\texttt{]}]{délai alternatif pour la commande list}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_list\_retries = integer \texttt{[}2\texttt{]}]{Nombre de tentatives de la commande list dans la période timeout}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_monitor\_action = string \texttt{[}monitor\texttt{]}]{Commande alternative à la commande monitor}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_monitor\_timeout = time \texttt{[}60s\texttt{]}]{délai alternatif pour la commande monitor}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_monitor\_retries = integer \texttt{[}2\texttt{]}]{Nombre de tentatives de la commande monitor dans la période timeout}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_status\_action = string \texttt{[}status\texttt{]}]{Commande alternative à la commande status}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_status\_timeout = time \texttt{[}60s\texttt{]}]{délai alternatif pour la commande status}
\item[\hspace{1mm} pcmk\_status\_retries = integer \texttt{[}2\texttt{]}]{Nombre de tentatives de la commande status dans la période timeout}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
