\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. oct. 12 15:42:50 CEST 2013}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={slapo-syncprov},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Overlay syncprov},
CreationDate={D:20131012154250},
ModDate={D:20131012154250},
Keywords={LDAP;OpenLDAP;Lightweight Directory Access Protocol}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge slapo-syncprov }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Overlay syncprov}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Implémente la RFC4533 et le support pour la réplication syncrepl. Peut être utilisé avec tout backend qui supporte entryCSN et entryUUID. Il créé également un attribut contextCSN dans l'entrée root de la base. le contextCSN est mis à jours à chaque opération d'écriture effectuée dans la base. Pour réduire les accès, la mise à jours n'est effectuée qu'en ram. des checkpoints peuvent être configurés pour écrire dans la base.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} syncprov-checkpoint <ops> <minutes>]{délay d'écriture du contextCSN au bout de ops opérations ou au bout de minutes écoulés}
\item[\hspace{1mm} syncprov-sessionlog <ops>]{Configure un log de session en mémoire pour enregistrer les informations d'écriture faites dans la base. ops est le nombre d'opération enregistrées dans la base.}
\item[\hspace{1mm} syncprov-nopresent TRUE | FALSE]{spécifie sie la phase Present du rafraichissement doit être ignorée. Utile seulement pour une instance syncprov au dessus d'une base de log.}
\item[\hspace{1mm} syncprov-reloadhint TRUE | FALSE]{Spécifie que l'overlay devrait honorer le flag reloadHint dans le contrôle Sync.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
