\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. mai 23 14:17:19 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={skill},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Obsolète, préférer killall, pkill ou pgrep},
CreationDate={D:20100523141719},
ModDate={D:20100523141719},
Keywords={Linux}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge skill, snice }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Obsolète, préférer killall, pkill ou pgrep}
 
\vspace{10mm}
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} skill]{envoie un signal à un processus}
\item[\hspace{1mm} snice]{modifie la priorité d'un processus}
\end{description}
 
\hspace{1mm}  le signal par défaut est TERM. Utiliser -l ou -L pour lister les signaux disponibles. la priorité par défaut pour snice est +4.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -f]{fast mode}
\item[\hspace{1mm} -i]{utilisation interactif : demande confirmation avant chaque action}
\item[\hspace{1mm} -v]{mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -n ]{n'affiche que les ID de processus}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Options de délection de processus }
 
\
 
\hspace{1mm}  les critères de sélection peuvent être: terminal, user, pid, command. les options ci dessous peuvent être utilisés pour s'assurer de l'interprétation correcte.
\vspace{5mm} \\
 
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -t]{l'argument suivant est un terminal}
\item[\hspace{1mm} -u]{l'argument suivant est un username}
\item[\hspace{1mm} -p]{l'argument est un ID de processus}
\item[\hspace{1mm} -c]{l'argument suivant et un nom de commande}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
