\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mars 22 09:47:42 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={sbkeysync},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Met à jours la base de clé EFI},
CreationDate={D:20160322094742},
ModDate={D:20160322094742},
Keywords={boot;sécurité;chiffrement}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge sbkeysync }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Met à jours la base de clé EFI}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --efivars=path <dir>]{Point de montage efivars}
\item[\hspace{1mm} --verbose]{Mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} --pk]{Définis PK}
\item[\hspace{1mm} --keystore <dir>]{Lis les clé depuis le répertoire spécifié}
\item[\hspace{1mm} --no-default-keystores]{Ne lit pas le clé depuis le keystore par défaut}
\item[\hspace{1mm} --dry-run]{Ne met pas à jours la base de clé}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
