\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. sept. 28 11:09:08 CEST 2013}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={rfc4527},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Contrôles de lecture d'entrée},
CreationDate={D:20130928110908},
ModDate={D:20130928110908},
Keywords={LDAP;Lightweight Directory Access Protocol}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge rfc4527 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Contrôles de lecture d'entrée}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Permet à un client de lire l'entrée cible d'une opération de mise à jours. Le client peut demander de lire l'entrée avant et/ou après que les modifications aient été appliquées. Ces lectures sont des parties atomiques de l'opération de mise à jours.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  L'extension utilise les contrôles attachés aux requêtes de mise à jours pour demander des copies en retour. Un contrôle de requête, appelé \textbf{Pre-Read}, indique qu'une copie de l'entrée avant l'application de la modification doit être retournée. Un autre contrôle, appelé \textbf{Post-Read}, indique qu'une copie de l'entrée après l'application de la modification doit être retournée. Chaque contrôle a un contrôle de réponse utilisé pour retourner l'entrée.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Contrôle pre-Read }
 
\
 
\hspace{1mm}  les contrôle de requête et de réponse \textbf{Pre-Read} sont identifiés par l'OID: \textbf{1.3.6.1.1.13.1}. Les serveurs implémentant ce contrôle devrait publier cet OID dans \textbf{supportedControl}. Un contrôle de requête \textbf{Pre-Read} a \textbf{controlType} à 1.3.6.1.1.13.1 et \textbf{controlValue} est un \textbf{AttributeSelection} encodé BER qui indique quels attributs sont retournées dans la copie.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Contrôle pre-Read }
 
\
 
\hspace{1mm}  les contrôle de requête et de réponse \textbf{Post-Read} sont identifiés par l'OID: \textbf{1.3.6.1.1.13.2}. Les serveurs implémentant ce contrôle devrait publier cet OID dans \textbf{supportedControl}. Un contrôle de requête \textbf{Post-Read} a \textbf{controlType} à 1.3.6.1.1.13.2 et \textbf{controlValue} est un \textbf{AttributeSelection} encodé BER qui indique quels attributs sont retournées dans la copie.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
