\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. mai 5 10:24:49 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={/etc/selinux/<SELINUXTYPE>/contexts/removable\_context},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichier de configuration de contexte de périphériques débranchable},
CreationDate={D:20170505102449},
ModDate={D:20170505102449},
Keywords={selinux;rbac;security}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge /etc/selinux/<SELINUXTYPE>/contexts/removable\_context }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichier de configuration de contexte de périphériques débranchable}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Ce fichier contient le label par défaut qui devrait être utilisé pour les périphériques hot-plug qui ne sont pas définis dans le fichier media. Le fichier consiste d'une seule ligne \textbf{user:role:type[:range]}
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemple }
 
\
 
\hspace{1mm} \textbf{system\_u:object\_r:removable\_t:s0} \\
\end{flushleft}
\end{document}
