\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. août 28 21:10:30 CEST 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={quota\_nld},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service de message netlink de quota},
CreationDate={D:20150828211030},
ModDate={D:20150828211030},
Keywords={Linux;quota}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge quota\_nld }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service de message netlink de quota}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  quota\_nld écoute sur un socket netlink et traite les alertes de quota reçus. Par défaut, quota\_nld renvois ces messages sur DBUS et le terminal du l'utilisateur pour lequel l'alerte est dirigé.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -D, --no-dbus]{Ne renvois pas les warning sur DBUS}
\item[\hspace{1mm} -C, --no-console]{N'affiche pas d'alerte sur le terminal de l'utilisateur}
\item[\hspace{1mm} -b, --print-below]{Si les alertes de quota sont affichés sur le terminal de l'utiliteur, inclus les messages sur leur limites soft et hard.}
\item[\hspace{1mm} -F, --foreground]{Lance le service en tâche de fond.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
