\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. juil. 10 10:47:14 CEST 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pynslcd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Daemon de service de nom LDAP},
CreationDate={D:20140710104714},
ModDate={D:20140710104714},
Keywords={nsswitch;LDAP}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pynslcd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Daemon de service de nom LDAP}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  pynslcd est un service qui fait des requêtes LDAP pour NSS et PAM. Il est configuré via nslcd.conf
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c, --check]{Vérifie si le service est lancé. 0 s'il fonctionne, 1 sinon}
\item[\hspace{1mm} -d, --debug]{Mode débug, pynslcd ne se place pas en tâche de fond et envoie ses logs sur stderr.}
\item[\hspace{1mm} -n, --nofork]{Ne se fork pas et reste en foreground}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
