\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mai 24 10:45:21 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pvs},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affiche des informations sur les volumes physiques},
CreationDate={D:20160524104521},
ModDate={D:20160524104521},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pvs }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affiche des informations sur les volumes physiques}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --all]{Inclus des informations sur les périphériques qui n'ont pas été initialisé avec pvcreate}
\item[\hspace{1mm} --aligned]{Utiliser avec --separator pour aligner les colonnes de sortie}
\item[\hspace{1mm} --binary]{Utilise les valeurs binaire 0 ou 1 au lieu des valeurs littérales pour les colonnes qui ont exactement 2 valeurs valides}
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} --ignorelockingfailure]{Permet de traiter des opérations de métadonnées lecture-seule même si le module de lock échoue. Utile dans un script init si le répertoire de lock est monté en lecture seul}
\item[\hspace{1mm} --ignoreskippedcluster]{Permet de quitter avec un status non-zero si la commande est lancé sans lockup clusterisé et que certains vg clusterisés doivent être ignorés}
\item[\hspace{1mm} --nameprefixes]{Ajoute un préfixe LVM2\_ plus le nom du champ dans la sortie. Utile avec --neheadings pour produire une liste de paires champ=valeur qui peuvent être utilisées en variable d'environnement.}
\item[\hspace{1mm} --noheadings]{Supprime les lignes d'en-tête}
\item[\hspace{1mm} --nosuffix]{Supprime le suffixe pour les tailles. Utiliser avec --units si besoin}
\item[\hspace{1mm} -o|--options \texttt{[}+|-|\#\texttt{]}Field\texttt{[},Field...\texttt{]}]{Liste de colonnes à afficher (-) ou enlever (-). '\#' compacte les colonnes données. pv\_all sélectionne toutes les colonnes de volume physique, et pvseg\_all sélectionne toutes les colonnes de segment de volume physique.}
\item[\hspace{1mm} -O|--sort \texttt{[}+|-\texttt{]}Key1\texttt{[},\texttt{[}+|-\texttt{]}Key2...\texttt{]}]{Liste de colonnes pour l'ordre de trie.}
\item[\hspace{1mm} -P|--partial]{Fait de son mieux pour fournir un accès aux volumes group qui sont seulement disponible partiellement}
\item[\hspace{1mm} --rows]{Affiche les colonnes brutes}
\item[\hspace{1mm} --segments]{Produit une ligne de sortie pour chaque allocation contigue d'espace dans chaque volume physique}
\item[\hspace{1mm} -S|--select Selection]{Affiche seulement les lignes qui matchent le critère donné}
\item[\hspace{1mm} --separator Separator]{Chaîne à utiliser pour séparer chaque colonne}
\item[\hspace{1mm} --unbuffered]{Produit une sortie immédiatement sant trier ou aligner les colonnes}
\item[\hspace{1mm} --units hHbBsSkKmMgGtTpPeE]{Toutes les tailles affichée sont exprimé avec l'unité spécifiée.}
\item[\hspace{1mm} --unquoted]{avec --nameprefixes, affiche les valeurs sans guillemets}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
