\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. juin 6 10:29:01 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pvcreate},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={initialiser un disque ou une partition pour LVM},
CreationDate={D:20160606102901},
ModDate={D:20160606102901},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pvcreate }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large initialiser un disque ou une partition pour LVM}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Initialise le périphériques pour l'utiliser avec LVM. Chaque volume physique peut être un disque, une partition, un fichier loopback ou un périphérique méta. Pour les partitions DOS, l'id de partition devrait être 0x8e. Pour une partition GPT, l'id est E6D6D379-F507-44C2-A23C-238F2A3DF928. Pour les disques entiers, la table de partition doit être effacée.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --commandprofile ProfileName]{Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} -t|--test]{Lance en mode test}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -f\texttt{[}f\texttt{]}|--force \texttt{[}--force]{Force la création sans confirmation}
\item[\hspace{1mm} -y|--yes]{Répond yes à toutes les questions}
\item[\hspace{1mm} --labelsector]{Par défaut le PV est labelisé avec un identifiant LVM dans son second secteur. Cette option permet d'utiliser un secteur différent au défaut du disque (entre 0 et 3).}
\item[\hspace{1mm} --bootloaderareasize size]{Créé une zone bootloader séparé de taille spécifiée à côté des données dans laquelle lvm n'alloue pas d'extents. Le début de cette zone est toujours alignée. Pour voir cette zone, utiliser \textbf{pvs -o +pv\_ba\_start,pv\_ba\_size}}
\item[\hspace{1mm} -M|--metadatatype type]{Spécifie quel type de métadonnée à utiliser}
\item[\hspace{1mm} --\texttt{[}pv\texttt{]}metadatacopies NumberOfCopies]{Nombre de zones de métadonées à définir dans chaque PV (0, 1 ou 2). à 2, 2 copies des métadonnées du VG sont maintenus dans le PV, une avant, et une à la fin.}
\item[\hspace{1mm} --metadatasize size]{Quantité d'espace approximative à définir pour chaque zone de métadonnées. La taille peut être arrondie.}
\item[\hspace{1mm} --metadataignore \{y|n\}]{Ignore ou non les zones de métadonnées dans ce volume physique. Si ces zones sont ignorées, LVM ne stocke pas de métadonnées dans ces zones dans ces volumes physiques}
\item[\hspace{1mm} --dataalignment alignment]{Aligne le début des données à un multiple de ce nombre. Ensuite, en créant un VG, physicalExtentSize devrait être spécifié de manière approprié.}
\item[\hspace{1mm} --dataalignmentoffset alignment\_offset]{Décale le début de la zone des données}
\item[\hspace{1mm} --restorefile file]{avec --uuid, extrait l'emplacement et la taile des données dans le PV depuis le fichier (produit par vgcfgbackup) et s'assure que les métadonnées que le programme produit est consistant.}
\item[\hspace{1mm} --norestorefile]{Avec --uuid, permet de spécifier un uuid sans fournir un backup des métadonnées}
\item[\hspace{1mm} --setphysicalvolumesize size]{Remplace la taille automatiquement détectée du PV.}
\item[\hspace{1mm} -u|--uuid uuid]{Définis l'uuid pour le périphériques}
\item[\hspace{1mm} -Z|--zero \{y|n\}]{Spécifie si les 4 premiers secteurs (2048octets) du périphériques devraient être effacés.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Initialise la partition 4 sur un disque SCSI et le 5ème disque SCSI: \\
\hspace{1mm} \textbf{pvcreate /dev/sdc4 /dev/sde} \\
\hspace{1mm} Si le 2ème disque est un disques avec des secteurs de 4Kio qui compensent pour le partitionnement windows (le secteur 7 est le block logique le plus bas alligné, les serveurs 4Kio commencent à LBA -1, et en consequence le serveur 63 est aligné sur les limites 4Kio), le définir manuellement: \\
\hspace{1mm} \textbf{pvcreate --dataalignmentoffset 7s /dev/sdb} \\
\end{flushleft}
\end{document}
