\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. févr. 15 08:15:19 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pkcs11\_inspect},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Utilitaire pour explorer des certificats},
CreationDate={D:20120215081519},
ModDate={D:20120215081519},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pkcs11\_inspect }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Utilitaire pour explorer des certificats}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Il utilise le même fichier de configuration que pam\_pkcs11. Il charge les mappers définis et les utilise pour regarder dans le certificat les entrées requises. Quand un mapper trouve une entrée valide, il la convertit en UTF-8 et l’affiche sur stdout.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} debug]{mode debug}
\item[\hspace{1mm} config\_file=<file>]{Fichier de configuration (défaut : /etc/pam\_pkcs11/pam\_pkcs11.conf)}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
