\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. févr. 13 16:16:24 CET 2012}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pcsc\_scan},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Scanner les lecteurs de carte},
CreationDate={D:20120213161624},
ModDate={D:20120213161624},
Keywords={PKI;sécurité;smartcard}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pcsc\_scan }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Scanner les lecteurs de carte}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Scan les lecteurs de carte à interval régulier. Il demande à pcscd la liste des lecteurs disponible. Quand une carte est insérée, il affiche diverses informations:
\vspace{5mm} \\
\hspace{1mm}  Date et heure, nom du lecteur, état de la carte et évènements, ATR de la carte à l’insertion et analyse si la commande ATR\_analysis est disponible
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -n ]{N’effectue pas d’analyse ATR.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
