\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. nov. 11 17:24:19 CET 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pam\_warn},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Log tous les éléments PAM},
CreationDate={D:20101111172419},
ModDate={D:20101111172419},
Keywords={pam;authentification;sécurité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pam\_warn }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Log tous les éléments PAM}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  \textbf{pam\_warn} est un module qui log le service, terminal, user, remote user et remote host dans syslog(3). Ce module retourne toujours PAM\_IGNORE. Ce module fournis tous les types de module.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Si on a pas d'entrée de config pour un service, l'entrée other est utilisé. Par sécurité on refuse et on log tout \\
\hspace{1mm} \textbf{other auth required pam\_warn.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other auth required pam\_deny.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other account required pam\_warn.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other account required pam\_deny.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other password required pam\_warn.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other password required pam\_deny.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other session required pam\_warn.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{other session required pam\_deny.so} \\
\end{flushleft}
\end{document}
