\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. oct. 6 20:54:06 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pam\_shells},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Vérifie les shells de login valides},
CreationDate={D:20101006205406},
ModDate={D:20101006205406},
Keywords={pam;authentification;sécurité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pam\_shells }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Vérifie les shells de login valides}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  \textbf{pam\_shells} autorise l'accès au système si le shell utilisateur est listé dans \textbf{/etc/shells}. Il vérifie également si \textbf{/etc/shells} est un fichier texte et n'est pas writable. Ne fournis que les type de module auth et account.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Valeurs retournées }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} PAM\_AUTH\_ERR]{l'accès a été refusé}
\item[\hspace{1mm} PAM\_SUCCESS]{l'accès est autorisé}
\item[\hspace{1mm} PAM\_SERVICE\_ERR]{le module n'est pas capable d'obtenir le nom de l'utilisateur}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} \textbf{auth required pam\_shells.so} \\
\end{flushleft}
\end{document}
