\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. oct. 6 20:54:02 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pam\_rootok},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Obtenir un accès root},
CreationDate={D:20101006205402},
ModDate={D:20101006205402},
Keywords={pam;authentification;sécurité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pam\_rootok }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Obtenir un accès root}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  \textbf{pam\_rootok} authentifie l'utilisateur si sont uid est 0. Les applications qui sont crées setuid-root retiennent généralement l'UID de l'utilisateur mais se lancent avec l'effective UID. C'est le real UID qui est vérifié. Fournit les types de module auth, acct et password.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Valeurs retournées }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} PAM\_SUCCESS]{l'UID est 0}
\item[\hspace{1mm} PAM\_AUTH\_ERR]{l'UID n'estpas 0}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Dans le cas de l'application su, l'usage historique est de permettre au superuser d'adopter l'identité d'un utiliser inférieur sans utiliser de mot de passe. Pour obtenir de fonctionnement avec PAM les lignes suivantes sont necessaires dans /etc/pam.d/su \\
\hspace{1mm} \textbf{auth sufficient pam\_rootok.so} \\
\hspace{1mm} \textbf{auth required pam\_unix.so} \\
\end{flushleft}
\end{document}
