\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. oct. 6 20:53:57 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pam\_permit},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Permet de toujours autoriser l'accès},
CreationDate={D:20101006205357},
ModDate={D:20101006205357},
Keywords={pam;authentification;sécurité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pam\_permit }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Permet de toujours autoriser l'accès}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Dans le cas d'une authentification, le nom d'utilisateur est nobody si l'application n'est fournis pas un. Ce module est dangereux.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Ajouter cette ligne dans les entrées other pour désactiver la gestion des comptes, mais continue de permettre aux utilisateurs de se logger \\
\hspace{1mm} \textbf{account required pam\_permit.so} \\
\end{flushleft}
\end{document}
