\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mer. oct. 6 20:53:41 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pam\_lastlog},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Affiche une ligne d'information sur la dernière connexion de l'utilisateur},
CreationDate={D:20101006205341},
ModDate={D:20101006205341},
Keywords={pam;authentification;sécurité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pam\_lastlog }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Affiche une ligne d'information sur la dernière connexion de l'utilisateur}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Le module maintient le fichier \textbf{/var/log/lastlog}.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} debug]{Affiche des informations de debuggage}
\item[\hspace{1mm} silent]{N'informe par 'utilisateur sur le précédent login, met simplement à jours /var/log/lastlog}
\item[\hspace{1mm} never]{Si /var/log/lastlog est vide, indique à l'utilisateur qu'il n'a jamais été loggé}
\item[\hspace{1mm} nodate]{N'affiche pas la date du dernier login}
\item[\hspace{1mm} noterm]{N'affiche pas le nom du terminal}
\item[\hspace{1mm} nohost]{N'indique pas depuis quel hôte le dernier login a eu lieu}
\item[\hspace{1mm} nowtmp]{Ne met pas à jour l'entrée wtmp}
\item[\hspace{1mm} noupdate]{Ne met aucun fichier à jour}
\item[\hspace{1mm} showfailed]{Affiche le nombre de logins échoués et la date de la dernier tentative échouée depuis btmp}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Valeurs retournées }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} PAM\_SUCCESS]{tout est ok}
\item[\hspace{1mm} PAM\_SERVICE\_ERR]{Erreur interne}
\item[\hspace{1mm} PAM\_USER\_UNKNOWN]{utilisateur inconnu}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Ajouter cette ligne dans /etc/pam.d/login pour afficher le dernier login d'un utilisateur \\
\hspace{1mm} \textbf{session required pam\_lastlog.so wtmp} \\
\end{flushleft}
\end{document}
