\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. oct. 4 02:15:13 CEST 2010}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pam\_faildelay},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Change le délai d'échec},
CreationDate={D:20101004021513},
ModDate={D:20101004021513},
Keywords={pam;authentification;sécurité}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pam\_faildelay }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Change le délai d'échec}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  Sans délai donné, utilise la valeur \textbf{FAIL\_DELAY} dans \textbf{/etc/login.defs}
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} debug]{syslog les informations de debuggage}
\item[\hspace{1mm} delay=N]{Définis le délai en microsecondes}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Valeurs retournées }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} PAM\_IGNORE]{Le délai a été ajusté avec succès}
\item[\hspace{1mm} PAM\_SYSTEM\_ERR]{Le délai spécifié n'est pas valide}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} L'exemple suivant définis le délai d'échec à 10 secondes \\
\hspace{1mm} \textbf{auth optional pam\_faildelay.so delay=10000000} \\
\end{flushleft}
\end{document}
