\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{dim. févr. 8 15:14:58 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={pacemakerd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Service pacemaker},
CreationDate={D:20150208151458},
ModDate={D:20150208151458},
Keywords={clustering;cluster management}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge pacemakerd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Service pacemaker}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -V, --verbose]{Augmente la verbosité}
\item[\hspace{1mm} -S, --shutdown]{Dit à Pacemaker d'éteindre la machine}
\item[\hspace{1mm} -F, --features]{Affiche la version complète et liste les fonctionnalités de pacemaker}
\item[\hspace{1mm} -f, --foreground]{Ne met pas en tâche de fond}
\item[\hspace{1mm} -p, --pid-file=value]{Fichier pid}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
