\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. mai 10 11:32:04 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={openca - ocspd},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={service OCSP},
CreationDate={D:20160510113204},
ModDate={D:20160510113204},
Keywords={PKI;sécurité;chiffrement;certificats}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge openca - ocspd }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large service OCSP}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  openca-ocspd est un répondeur OCSP conforme à la rfc2560. Il peut être utilisé pour vérifier le status d'un certificat en utilisant les clients OCSP.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -d]{Détache le processus principal du processus appelant}
\item[\hspace{1mm} -p n]{Spécifie le port d'écoute. Défaut: 2560}
\item[\hspace{1mm} -b address]{Spécifie l'adresse IP d'écoute. Défaut:\_*}
\item[\hspace{1mm} -c file]{Fichier de configuration. Défaut: /usr/local/etc/ocspd.conf}
\item[\hspace{1mm} -md digest]{Spécifie le hash à utiliser pour générer les réponses. Défaut: sha1}
\item[\hspace{1mm} -k passwd]{Spécifie le mot de passe utilisé pour charger la clé privée}
\item[\hspace{1mm} -i passin]{Source du mot de passe de la clé}
\item[\hspace{1mm} -engine id]{Spécifie un engine}
\item[\hspace{1mm} -r chroot\_dir]{chroot l'application dans le répertoire spécifié}
\item[\hspace{1mm} -v]{Affiche des détails sur les opération effectuées}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
