\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. mai 5 10:11:48 CEST 2017}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={nm-online},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Indiquer si le réseau est connecté},
CreationDate={D:20170505101148},
ModDate={D:20170505101148},
Keywords={réseaux;Linux;NetworkManager}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge nm-online }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Indiquer si le réseau est connecté}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  nm-online est un utilitaire qui cherche à savoir si vous être online. C'est fait en demandant à NetworkManager son status.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -t, --timeout]{Délai d'attente pour une connexion. défaut: 30 secondes}
\item[\hspace{1mm} -x, --exit]{Quitte immédiatement si NetworkManager ne fonctionne pas ou se connecte}
\item[\hspace{1mm} -q, --quiet]{N'affiche rien}
\item[\hspace{1mm} -s, --wait-for-startup]{Attend que NetworkManager ait complété son démarrage.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Codes de sortie }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} 0]{Succès - déjà online ou connexion établie durant le timeout}
\item[\hspace{1mm} 1]{offline}
\item[\hspace{1mm} 2]{Erreur inattendue}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
