\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. déc. 3 10:37:11 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={needrestart},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Vérifier les services qui doivent être redémarrés après une mise à jours de librairies},
CreationDate={D:20161203103711},
ModDate={D:20161203103711},
Keywords={Linux;configuration;package manager}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge needrestart }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Vérifier les services qui doivent être redémarrés après une mise à jours de librairies}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -v]{mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -q]{mode silencieux}
\item[\hspace{1mm} -m <mode>]{Définis le mode de détail technique (e = easy, a = advanced)}
\item[\hspace{1mm} -n ]{Réponse par défaut = no}
\item[\hspace{1mm} -c <cfg>]{Spécifier le fichier de configuration}
\item[\hspace{1mm} -r <mode>]{Définis le mode de redémarrage (l = list only, i = interactive restart, a = automatic restart)}
\item[\hspace{1mm} -b]{Active le mode batch}
\item[\hspace{1mm} -p]{Mode plugin nagios}
\item[\hspace{1mm} -f <fe>]{frontend debconf}
\item[\hspace{1mm} -u <ui>]{Utiliser le package UI préféré}
\item[\hspace{1mm} -k]{Vérifie les kernels obsolètes}
\item[\hspace{1mm} -l]{Vérifie les librairies obsolètes}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
