\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{jeu. févr. 12 12:47:44 CET 2015}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={mount.glusterfs},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={script pour monter un volume glusterfs natif},
CreationDate={D:20150212124744},
ModDate={D:20150212124744},
Keywords={FileSystems;storages;Haute Disponibilité;cluster}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge mount.glusterfs }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large script pour monter un volume glusterfs natif}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} log-file=LOG-FILE]{Fichier à utiliser pour les logs}
\item[\hspace{1mm} log-level=LOG-LEVEL]{Sévérité des logs (TRACE, DEBUG, INFO, WARNING, ERROR et CRITICAL)}
\item[\hspace{1mm} acl]{Support des acl}
\item[\hspace{1mm} fopen-keep-cache]{ne vide pas le cache à l'ouverture du fichier}
\item[\hspace{1mm} selinux]{support selinux}
\item[\hspace{1mm} worm]{mode worm}
\item[\hspace{1mm} aux-gfid-mount]{Active l'accès au système de fichier via gfid directement}
\item[\hspace{1mm} ro]{mode lecture seule}
\item[\hspace{1mm} enable-ino32=BOOL]{Utilise des inodes 32-bits au lieu de 64-bits}
\item[\hspace{1mm} mem-accounting]{Active l'accounting de mémoire interne}
\item[\hspace{1mm} capability]{Active la capability fichier}
\item[\hspace{1mm} attribute-timeout=SECONDS]{timeout pour les inodes dans le module fuse (défaut: 1)}
\item[\hspace{1mm} entry-timeout=SECONDS]{timeout pour le module fuse (défaut: 1)}
\item[\hspace{1mm} background-qlen=N]{longueur de file du module fuse (défaut: 64)}
\item[\hspace{1mm} gid-timeout=SECONDS]{timeout de liste de group auxiliaire pour le traducteur fuse (défaut: 0)}
\item[\hspace{1mm} negative-timeout=SECONDS]{timeout négatif dans le module fuse (défaut: 0)}
\item[\hspace{1mm} volume-name=VOLUME-NAME]{nom du volume à utiliser pour le point de montage}
\item[\hspace{1mm} direct-io-mode=disable]{désactive le mode E/S direct}
\item[\hspace{1mm} congestion-threshold=N]{Seuil de congestion du module fuse (défaut: 48)}
\item[\hspace{1mm} backup-volfile-servers=SERVERLIST]{liste de serveurs de backups du volume au format suivant: \textbf{mount -t glusterfs -obackup-volfile-servers=<server2>:<server3>:...:<serverN> <server1>:/<volname> <mount\_point>}}
\item[\hspace{1mm} backupvolfile-server=SERVER]{liste de serveurs de backups du volume au format suivant: \textbf{mount -t glusterfs -obackupvolfile-server=<server2> <server1>:/<volname> <mount\_point>}}
\item[\hspace{1mm} background-qlen=N]{longueur de file du module fuse (défaut: 64)}
\item[\hspace{1mm} no-root-squash=BOOL]{désactive le root squashing pour le client trusté (défaut: off)}
\item[\hspace{1mm} root-squash=BOOL]{Active le root squashing pour le client trusté (défaut: on)}
\item[\hspace{1mm} use-readdirp=BOOL]{mode readdirp}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
