\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{sam. févr. 1 16:24:15 CET 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={manpath.config},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichier de configuration pour manpath},
CreationDate={D:20140201162415},
ModDate={D:20140201162415},
Keywords={man;pager}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge manpath.config }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichier de configuration pour manpath}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Format }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} MANDATORY\_MANPATH manpath\_element]{manpaths que tout \$MANPATH automatiquement généré devrait contenir (généralement inclus \textbf{/usr/man})}
\item[\hspace{1mm} MANPATH\_MAP path\_element manpath\_element]{Pour tout path\_element trouvé dans \$PATH, map manpath\_element dans \$MANPATH}
\item[\hspace{1mm} MANDB\_MAP manpath\_element \texttt{[} catpath\_element \texttt{]}]{Indique quel manpath sont traités comme manpath système et optionnellement où leurs fichiers cats devraient être stockés. (généralement \textbf{/usr/man}, \textbf{/usr/local/man} et \textbf{/usr/X11R6/man})}
\item[\hspace{1mm} DEFINE key value]{Définis divers variable de configuration. Peut inclure des variable pour le pager et divers chemins vers des programmes tel que grep et tbl.}
\item[\hspace{1mm} SECTION section ...]{Défini l'ordre dans lequel les sections de manuel devraient être recherchés. (défaut: \textbf{1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7})}
\item[\hspace{1mm} MINCATWIDTH width]{Si la largeur du terminal est inférieur à la largeur spécifiée, les pages cat ne seront pas créés ni affichés. (défaut: 80)}
\item[\hspace{1mm} MAXCATWIDTH width]{Si la largeur du terminal est supérieur à la largeur spécifiée, les pages cat ne seront pas créés ni affichés.}
\item[\hspace{1mm} CATWIDTH width]{Si non-zéro, les pages cat seront formatés à la largeur donnée}
\item[\hspace{1mm} NOCACHE]{Empêche man de créer les pages cat automatiquement.}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
