\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 25 11:26:49 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lxc.conf-2.0.5},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Fichiers de configuration pour LXC},
CreationDate={D:20161125112649},
ModDate={D:20161125112649},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lxc.conf-2.0.5 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Fichiers de configuration pour LXC}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  La configuration du conteneur est maintenu dans le config stocké dans le répertoire du conteneur. Une configuration de base est générée à la création du conteneur avec des valeurs par défaut recommandée depuis le template choisis, plus d'autres venant du fichier /etc/lxc/default.conf ou \textasciitilde/.config/lxc/default.conf pour les conteneurs non privilégiés.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge Configuration système }
 
\
 
\hspace{1mm}  La configuration système est utilisée pour définir des valeurs tels que les chemins de recherche et les paramètres de stockage pour LXC.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
