\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 25 11:50:57 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lxc-monitor-2.0.5},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Supervise l'état des conteneurs spécifiques},
CreationDate={D:20161125115057},
ModDate={D:20161125115057},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lxc-monitor-2.0.5 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Supervise l'état des conteneurs spécifiques}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -Q, --quit]{Demande à lxc-monitord dans chaque lxcpath de quitter.lxc-monitord quitte immédiatement s'il n'a pas de client au lieu d'attendre 30 secondes}
\item[\hspace{1mm} -q, --quiet]{mode silencieux}
\item[\hspace{1mm} -P, --lxcpath=PATH]{Chemin alternatif du conteneur. Défaut: /var/lib/lxc}
\item[\hspace{1mm} -o, --logfile=FILE]{log dans le fichier spécifié (défaut: pas de log)}
\item[\hspace{1mm} -l, --logpriority=LEVEL]{Priorité des log}
\item[\hspace{1mm} -n, --name=NAME]{Nom du conteneur}
\item[\hspace{1mm} --rcfile=FILE]{Spécifie le fichier de configuration}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Superviser les états du conteneur foo \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-monitor -n foo} \\
\hspace{1mm} Superviser les états des conteneurs foo et bar \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-monitor -n 'foo|bar'} \\
\hspace{1mm} Superviser les états des conteneurs dont le nom commence avec 'f' ou 'b' \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-monitor -n '[f|b].*'} \\
\hspace{1mm} Superviser les états de tous les conteneurs \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-monitor -n '.*'} \\
\end{flushleft}
\end{document}
