\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. oct. 14 10:31:00 CEST 2014}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lxc-ls},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Lister les conteneurs existant sur le système},
CreationDate={D:20141014103100},
ModDate={D:20141014103100},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lxc-ls }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Lister les conteneurs existant sur le système}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -\#]{Affiche une entrée par ligne (défaut quand /dev/stdout n'est pas un tty)}
\item[\hspace{1mm} --active]{Liste uniquement les conteneurs actifs (idem à --frozen --running)}
\item[\hspace{1mm} --frozen]{Liste seulement les conteneurs gelés}
\item[\hspace{1mm} --running]{Liste seulement les conteneurs en cours de fonctionnement}
\item[\hspace{1mm} --stopped]{Liste seulement les conteneurs stoppés}
\item[\hspace{1mm} -f, --fancy]{Utilise une sortie fantaisie, en colonnes}
\item[\hspace{1mm} -F, --fancy-format]{Liste séparé par des "," de colonnes à afficher dans la sortie fancy. La liste des champs accèpté est: \textbf{name, state, ipv4, ipv6, autostart, pid, memory, ram, swap}}
\item[\hspace{1mm} --nesting]{Affiche les conteneurs imbriqués}
\item[\hspace{1mm} filter]{(regex) Le filtre spécifié sera appliqué au nom du conteneur.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Liste tous les conteneurs, un par ligne avec nom, état, adresse ipv4 et ipv6 \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-ls --fancy} \\
\hspace{1mm} Lister tous les conteneurs actifs et affiche la liste dans une colonne \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-ls --active -1} \\
\end{flushleft}
\end{document}
