\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 25 11:44:53 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lxc-ls-2.0.5},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Lister les conteneurs existant sur le système},
CreationDate={D:20161125114453},
ModDate={D:20161125114453},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lxc-ls-2.0.5 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Lister les conteneurs existant sur le système}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -1]{Affiche une entrée par ligne (défaut quand la sortie n'est pas a tty)}
\item[\hspace{1mm} --active]{Liste seulement les conteneur actifs (idem à --frozen --running)}
\item[\hspace{1mm} --frozen]{Liste seulement les conteneurs gelés}
\item[\hspace{1mm} --running]{Liste seulement les conteneurs en cours de fonctionnement}
\item[\hspace{1mm} --stopped]{Liste seulement les conteneurs stoppés}
\item[\hspace{1mm} -f, --fancy]{Utilise une sortie fantaisie, en colonnes}
\item[\hspace{1mm} -F, --fancy-format]{Liste séparé par des "," de colonnes à afficher dans la sortie fancy. voir avec --help}
\item[\hspace{1mm} -g, --groups groups]{Liste de groupes que le conteneur doit avoir pour être affichés}
\item[\hspace{1mm} --nesting=NUM]{Affiche les conteneurs imbriqués. Le niveau d'imbrication à afficher peut être spécifié}
\item[\hspace{1mm} --filter=regex]{L'expression est appliquée au nom du conteneur}
\item[\hspace{1mm} -q, --quiet]{mode silencieux}
\item[\hspace{1mm} -P, --lxcpath=PATH]{Chemin alternatif du conteneur. Défaut: /var/lib/lxc}
\item[\hspace{1mm} -o, --logfile=FILE]{log dans le fichier spécifié (défaut: pas de log)}
\item[\hspace{1mm} -l, --logpriority=LEVEL]{Priorité des log}
\item[\hspace{1mm} -n, --name=NAME]{Nom du conteneur}
\item[\hspace{1mm} --rcfile=FILE]{Spécifie le fichier de configuration}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Liste tous les conteneurs, un par ligne avec nom, état, adresse ipv4 et ipv6 \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-ls --fancy} \\
\hspace{1mm} Lister tous les conteneurs actifs et affiche la liste dans une colonne \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-ls --active -1} \\
\end{flushleft}
\end{document}
