\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{ven. nov. 25 11:34:08 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lxc-info-2.0.5},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Demande des informations sur un conteneur},
CreationDate={D:20161125113408},
ModDate={D:20161125113408},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lxc-info-2.0.5 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Demande des informations sur un conteneur}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -c, --config KEY]{Affiche une clé de configuration d'un conteneur. Peut être spécifié plusieurs fois}
\item[\hspace{1mm} -s, --state]{Affiche simplement l'état du conteneur}
\item[\hspace{1mm} -p, --pid]{Affiche simplement le pid du conteneur}
\item[\hspace{1mm} -i, --ips]{Affiche simplement les adresses IP du conteneur}
\item[\hspace{1mm} -S, --stats]{Affiche des statistiques du conteneur. Noter que pour des raisons de performances le kernel ne comptabilise pas la mémoire sauf si une limite est définie (ex: lxc.cgroup.memory.kmem.limit\_in\_bytes = number)}
\item[\hspace{1mm} -H, --no-humanize]{Affiche les statistiques en brut.}
\item[\hspace{1mm} -q, --quiet]{mode silencieux}
\item[\hspace{1mm} -P, --lxcpath=PATH]{Chemin alternatif du conteneur. Défaut: /var/lib/lxc}
\item[\hspace{1mm} -o, --logfile=FILE]{log dans le fichier spécifié (défaut: pas de log)}
\item[\hspace{1mm} -l, --logpriority=LEVEL]{Priorité des log}
\item[\hspace{1mm} -n, --name=NAME]{Nom du conteneur}
\item[\hspace{1mm} --rcfile=FILE]{Spécifie le fichier de configuration}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Afficher les informations pour foo \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-info -n foo} \\
\hspace{1mm} Afficher les informations pour tous les conteneurs dont le nom commence par ubuntu \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-info -n 'ubuntu*'} \\
\hspace{1mm} Afficher la paire veth de foo \\
\hspace{1mm} \textbf{lxc-info -n foo -c lxc.network.0.veth.pair} \\
\end{flushleft}
\end{document}
