\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. nov. 28 09:13:49 CET 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lxc-2.0.5},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Présentation},
CreationDate={D:20161128091349},
ModDate={D:20161128091349},
Keywords={Linux;Linux configuration;cgroups;lxc}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lxc-2.0.5 }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Présentation}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm} Les options suivantes doivent être présentes dans le kernel:
 
{\ttfamily
\hspace{2mm}* General setup\\ \hspace{2mm}* Control Group support\\ -> Namespace cgroup subsystem\\ -> Freezer cgroup subsystem\\ -> Cpuset support\\ -> Simple CPU accounting cgroup subsystem\\ -> Resource counters\\ -> Memory resource controllers for Control Groups\\ \hspace{2mm}* Group CPU scheduler\\ -> Basis for grouping tasks (Control Groups)\\ \hspace{2mm}* Namespaces support\\ -> UTS namespace\\ -> IPC namespace\\ -> User namespace\\ -> Pid namespace\\ -> Network namespace\\ \hspace{2mm}* Device Drivers\\ \hspace{2mm}* Character devices\\ -> Support multiple instances of devpts\\ \hspace{2mm}* Network device support\\ -> MAC-VLAN support\\ -> Virtual ethernet pair device\\ \hspace{2mm}* Networking\\ \hspace{2mm}* Networking options\\ -> 802.1d Ethernet Bridging\\ \hspace{2mm}* Security options\\ -> File POSIX Capabilities\\
}
\vspace{8mm}
\hspace{1mm} Les options suivantes doivent être présentes dans le kernel:
 
{\ttfamily
\hspace{2mm}* General setup\\ \hspace{2mm}* Control Group support\\ -> Namespace cgroup subsystem\\ -> Freezer cgroup subsystem\\ -> Cpuset support\\ -> Simple CPU accounting cgroup subsystem\\ -> Resource counters\\ -> Memory resource controllers for Control Groups\\ \hspace{2mm}* Group CPU scheduler\\ -> Basis for grouping tasks (Control Groups)\\ \hspace{2mm}* Namespaces support\\ -> UTS namespace\\ -> IPC namespace\\ -> User namespace\\ -> Pid namespace\\ -> Network namespace\\ \hspace{2mm}* Device Drivers\\ \hspace{2mm}* Character devices\\ -> Support multiple instances of devpts\\ \hspace{2mm}* Network device support\\ -> MAC-VLAN support\\ -> Virtual ethernet pair device\\ \hspace{2mm}* Networking\\ \hspace{2mm}* Networking options\\ -> 802.1d Ethernet Bridging\\ \hspace{2mm}* Security options\\ -> File POSIX Capabilities\\
}
\vspace{8mm}
 
\vspace{1cm}{\huge Spécifications }
 
\
 
\hspace{1mm}  Un conteneur est un objet isolant des ressources de l'hôte. L'application/système est lancé dans un conteneur spécifié par une configuration qui est soit initialement créé ou passé en paramètres.
\vspace{5mm} \\
 
\end{flushleft}
\end{document}
