\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{lun. mai 23 12:15:16 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lvreduce},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Réduire la taille d'un volume logique},
CreationDate={D:20160523121516},
ModDate={D:20160523121516},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lvreduce }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Réduire la taille d'un volume logique}
 
\vspace{10mm}
 
\hspace{1mm}  lvreduce permet de réduire la taille d'un volume logique. Il est nécessaire d'e s'assure que tout système de fichier dans le volume est redimensionner avant de lancer lvreduce pour que les extents qui sont enlevés ne soient pas utilisés.
\vspace{5mm} \\
 
 
\hspace{1mm}  Réduire les volumes logique snapshot est supporté également. Mais pour changer le nombre de copies dans un volume logique en mirroir utiliser lvconvert. Les tailles seront arrondies si nécessaire, par exemple, la taille de volume doit être un nombre exacte d'extents et la taille d'un segment striped doit être un multiple du nombre de stripes.
\vspace{5mm} \\
 
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} -A|--autobackup \{y|n\}]{[--commandprofile ProfileName}
\item[\hspace{1mm} -d|--debug]{Définis le niveau de débug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails}
\item[\hspace{1mm} -t|--test]{Lance en mode test}
\item[\hspace{1mm} -v|--verbose]{Mode verbeux}
\item[\hspace{1mm} -f|--force]{Force la réduction de la taille sans demander.}
\item[\hspace{1mm} --noudevsync]{Désactive la synchronisation udev. Le processus n'attend pas de notification udev.}
\item[\hspace{1mm} -l|--extents \texttt{[}-\texttt{]}LogicalExtentsNumber\texttt{[}\%\{VG|LV|FREE|ORIGIN\}]{Réduit ou définis la taille du volume logique en unité d'extents logique. avec le signe '-' la valeur est soustraite de la taille actuelle et sans, la valeur est une taille absolue. Le nombre total d'extents physique libérés sera supérieur à cette valeur logique si, par exemple, le volume est mirroré. Le nombre peut également être exprimé en \% total de l'espace dans le vg avec le suffixe \%VG, relatif à la taille existante du volume logique avec le suffixe \%LV, comme pourcentage de l'espace libre restant dans le VG avec les suffixe \%FREE, ou (pour un snapshot) comme \% de l'espace totale de l'origine avec le suffixe \%ORIGIN. La valeur résultante pour la soustraction est arrondie à l'inférieur, pour la taille absolue la taille est arrondie au supérieur.}
\item[\hspace{1mm} -L|--size \texttt{[}-\texttt{]}LogicalVolumeSize\texttt{[}bBsSkKmMgGtTpPeE\texttt{]}]{Réduit ou définis la taille lv en unité spécifiée. avec '-' la valeur est soustraite de la taille actuelle et sans, la valeur est absolue.}
\item[\hspace{1mm} -n|--nofsck]{N'effectue pas de fsck avant de redimmensionner le système de fichier quand le système de fichier le nécessite.}
\item[\hspace{1mm} -r|--resizefs]{Redimmensionne le système de fichier avec le Lv en utilisant fsadm.}
\end{description}
 
\vspace{1cm}{\huge Exemples }
 
\
 
\hspace{1mm} Réduire la taille du volume logique lvol1 dans le vg vg00 de 3 extents logiques \\
\hspace{1mm} \textbf{lvreduce -l -3 vg00/lvol1} \\
\end{flushleft}
\end{document}
