\documentclass{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{geometry}
\geometry{top=15mm, bottom=15mm, left=1cm, right=1cm}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage{pslatex}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=black]{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\fancyfoot[L]{Uubu.fr}
\fancyfoot[R]{mar. juin 28 10:21:30 CEST 2016}
\lfoot{\Large \textit{Uubu.fr}}
\hypersetup{pdfinfo={
Title={lvmlockctl},
Author={Sylvain Girod},
Creator={Bash script from uubu.fr's format version 1},
Producer={Bash script and PDFLaTeX},
Subject={Contrôle pour lvmlockd},
CreationDate={D:20160628102130},
ModDate={D:20160628102130},
Keywords={storages;raid;lvm}
}}
\begin{document}
 
\begin{center}
{\Huge lvmlockctl }
\end{center}
\vspace{1cm}
 
\begin{flushleft}
 
{\large Contrôle pour lvmlockd}
 
\vspace{10mm}
 
\vspace{1cm}{\huge OPTIONS }
 
\
 
\begin{description} \normalsize
\item[\hspace{1mm} --quit|-q]{Terminer lvmlockd}
\item[\hspace{1mm} --info|-i]{AFfiche les informations d'état de lock depuis lvmlockd}
\item[\hspace{1mm} --dump|-d]{Affiche le tampon de log de lvmlockd}
\item[\hspace{1mm} --wait|-w 0|1]{Option d'attente pour les autres commandes}
\item[\hspace{1mm} --force|-f 0|1]{Option force pour les autres commandes}
\item[\hspace{1mm} --kill|-k <vgname>]{Tue l'accès au VG quand sanlock ne peut pas renouveler le bail}
\item[\hspace{1mm} --drop|-r <vgname>]{Efface les locks pour le VG quand il n'est plus utilisé après --kill}
\item[\hspace{1mm} --gl-enable|-E <vgname>]{Active le lock global dans le VG sanlock}
\item[\hspace{1mm} --gl-disable|-D <vgname>]{Désactive le lock global dans le VG sanlock}
\item[\hspace{1mm} --stop-lockspaces|-S]{Stop tous les lockspaces}
\end{description}
\end{flushleft}
\end{document}
